cryostat box inner wall

first wall blanket

plasma center hot shield cryostat box outer wall vacuum vessel containment building

cold shield

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m winding pack

magnet insulation coil case

cold shield gap

GFF polyimide gap cryostat box wall