                                    fusion reactor economic evaluation (ver. 11.1)
   Acc. #                 Account Title                                 M$ (1992)

 20. 1.         land & privilege acquisition

 20. 2.         relocation of buildings, utilities, highways, etc.

 20.          land & land rights                                                               10.438

 21. 1. 1.        general yard improvements
 21. 1. 2.        waterfront improvements
 21. 1. 3.        transportation access (off site)
 21. 1.         site improvements & facilities                                       18.441

 21. 2. 1.        basic building structures                                   127.590
 21. 2. 2.        building services                                             2.943
 21. 2. 3.        containment structures
 21. 2. 4.        architectural                                                11.035
 21. 2.         reactor building                                                    141.567

 21. 3. 1.        basic building structures                                    27.768
 21. 3. 2.        building services                                             3.270
 21. 3. 3.        architectural                                                 2.452
 21. 3.         turbine building                                                     33.490

 21. 4. 1.        intake structures
 21. 4. 2.        discharge structures
 21. 4. 3.        unpressurized intake & discharge conduits
 21. 4. 4.        recirculating structures
 21. 4. 5.        cooling tower systems
 21. 4.         cooling system structures                                             7.908

 21. 5. 1.        basic building structures                                     8.756
 21. 5. 2.        building services                                             0.578
 21. 5. 3.        architectural                                                 0.654
 21. 5.         power supply & energy storage building                                9.988

 21. 6. 1.        reactor auxiliaries building(incl. switchgear bay)            3.555
 21. 6. 2.        hot cell building                                            78.995
 21. 6. 3.        fuel storage building                                        12.697
 21. 6. 4.        control room building                                         5.068
 21. 6. 5.        diesel generator building                                     3.351
 21. 6. 6.        administration building                                       1.422
 21. 6. 7.        service building                                              3.073
 21. 6. 8.        cryogenics building                                           1.488
 21. 6. 9.        miscellaneous structures & building work                      3.008
 21. 6.10.        thermal storage building                                      0.000
 21. 6.         miscellaneous buildings                                             112.658